\chapter{IPC} \index{IPC}
\label{chap:IPC}

\textit{Inter Process Communication.}

Il existe deux familles bien distinctes. Nous allons donc
les voir dans le plus grand des désordres.

% ================================================================

\section{Signal} \index{signal}

nous allonc commencer par le plus simple mécanisme d'IPC~:
le signal.
Et pour ça, nous allons utiliser (encore une fois ?) un exemple
futile, certes, mais simple à comprendre.

Nous avons un programme qui tourne en boucle en effectuant des
taches complexes (simulées pour l'exemple par une nanosieste) et
nous souhaitons pouvoir lui demander d'afficher l'avancée de la
chose.

\label{get-signal}
\lstinputlisting[language=c]{code/get-signal.c}

\begin{verbatim}
fubar $ make get-signal 
gcc -Wall get-signal.c -o get-signal
fubar $ ./get-signal &
[1] 14001
fubar $ kill me, my pid is 14001
kill -USR1 14001
fubar $ count is 15
kill -USR1 14001
fubar $ count is 22
kill %1
fubar $ 
[1]+  Terminated              ./get-signal
fubar $ 
\end{verbatim}

% ================================================================


% ================================================================

\section{shared memory} \index{shared}

Mémoire partagée.

% ================================================================

\section{named pipe}

Tube nommé.

