
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\listfiles              % pour le debug

\usepackage[francais]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
% XXX \usepackage{lipsum}
\usepackage{makeidx}
% \usepackage{color}
% \usepackage{url}
\usepackage{xspace}
\usepackage[verbose]{layout}

\makeindex
\setlength{\parskip}{0.35cm plus 0.35cm}

% -------------------------------------------------------------------
\title{DD2 Monitoring}
\author{tTh}

\begin{document}
\maketitle

\pagebreak

% -------------------------------------------------------------------

\section{Introduction}

Dans le cadre du futur projet \textsl{phytotron}\index{phytotron},
nous aurons besoin d'un
système de surveillance de divers paramêtres, du genre la température
et l'humidité de l'air ambiant ou de l'enceinte thermostatée. 

Ec comme nous sommes au Tetalab, nous allons essayer d'en faire le plus
possible nous même, tant pour l'aspect didactique que pour la possible
ré-utilisation de la chose dans un contexte artistique.

La première étape sera donc la mise au point d'un \textsl{cadriciel}
permettant d'essayer diverses options à partir d'une conception
modulaire.

% -------------------------------------------------------------------

\section{Présentation générale}

\subsection{Capteurs} \index{capteurs}

Actuellement nous disposons d'un \texttt{RDing TEMPERHUM1V1.2}{} qui
semble un peu étrange à interpeller, et destiné à mesurer l'ambiance
du DD2\footnote{Pas de mauvais esprit, merci...}.

Par la suite, nous pourrons récupérer (par liaison série ?) des données
en provenance de l'automate de contrôle de l'enceinte.

\subsection{Stockage}

Pour entreposer toutes ces valeurs numériques, il existe plusieurs
choix, et nous allons en évaluer deux : rrdb et elixir.

% -------------------------------------------------------------------
\section{Outils}

\subsection{Simulations}

Bien entendu, mettre au point un système de monitoring pour un futur
phytotron pose un problème : d'où viennent les premières mesures ?

C'est pour ça qu'il y a déja un générateur de fake-values \textit{:)}


% -------------------------------------------------------------------

\section{Détournements}

Dans le contexte myryssien, il est évident que l'aspect artistique
doit être dès le départ pris en compte. Les possibilités ne sont limitées
que par votre manque d'imagination.


% -------------------------------------------------------------------

\section{Conclusion}\label{conclusion}\index{conclusion}


% -------------------------------------------------------------------
\setlength{\parskip}{0.05cm plus 0.05cm}

\pagebreak \tableofcontents

\end{document}


