\section{Automate} \index{automate} \label{automate}

L'automate qui contrôle les fonctions vitales des petites
\textit{Pyrocystis Fusiformis} est basé sur un Arduino Mega\index{mega},
qui a été choisi pour sa profusion d'entrées sorties\index{io}.
Il va remplir plusieurs fonctions mises au point les unes et les autres.

Dans un premier temps, le logiciel sera développé avec l'\textsl{IDE}
standard de l'Arduiono, malgré ses limitations.
Il existe des solutions alternatives à base de \texttt{makefile}, que
nous découvrirons un jour, si le besoin s'en fait sentir.

% -------------------------------------------------------------------
\subsection{Dialogue}

% -------------------------------------------------------------------
\subsection{Température} \index{temperature}

% -------------------------------------------------------------------
\subsection{Voyants}

Il faut \textbf{toujours} intégrer dans un projet une gestion avancée
des \textsc{LED}\index{LED} qui clignotent avec entrain.

% -------------------------------------------------------------------
\subsection{Chauffage} \index{chauffage}


% -------------------------------------------------------------------
\subsection{Refroidissement}.

% -------------------------------------------------------------------







