
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\listfiles              % pour le debug

\usepackage[francais]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
% XXX \usepackage{lipsum}
\usepackage{makeidx}
% \usepackage{color}
% \usepackage{url}
\usepackage{xspace}
\usepackage[verbose]{layout}

\makeindex
% -------------------------------------------------------------------
\title{DD2 Monitoring}
\author{tTh}

\begin{document}
\maketitle

\setlength{\parskip}{0.35cm plus 0.35cm}

% -------------------------------------------------------------------

\section{Introduction}

Dans le cadre du futur projet \textsl{phytotron}\index{phytotron},
nous aurons besoin d'un
système de surveillance de divers paramêtres, du genre la température
et l'humidité de l'air ambiant ou de l'enceinte thermostatée. 

Ec comme nous sommes au Tetalab, nous allons essayer d'en faire le plus
possible nous même, tant pour l'aspect didactique que pour la possible
ré-utilisation de la chose dans un contexte artistique.

La première étape sera donc la mise au point d'un \textsl{cadriciel}
permettant d'essayer diverses options à partir d'une conception
modulaire.

% -------------------------------------------------------------------

\section{Outils de base}

\subsection{Capteurs}

Actuellement nous disposons d'un \texttt{RDing TEMPERHUM1V1.2}{} qui
semble un peu étrange à interpeller.

\subsection{Stockage}

Pour entreposer toutes ces valeurs numériques, il existe plusieurs
choix, et nous allons en évaluer deux : rrdb et elixir.

% -------------------------------------------------------------------
\pagebreak \tableofcontents

\end{document}


